From 292f7d0710f5986efdd9fb7ac3185c1d9e42a502 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Adrian Kummerlaender
Date: Thu, 17 Jan 2019 20:58:56 +0100
Subject: Add nice plot of mass loss depending on the used interpolation

---
 content.tex | 14 ++++++--------
 1 file changed, 6 insertions(+), 8 deletions(-)

(limited to 'content.tex')

diff --git a/content.tex b/content.tex
index 7022b3f..bca4236 100644
--- a/content.tex
+++ b/content.tex
@@ -790,17 +790,15 @@ Hiermit sind die zentralen Bestandteile der Umsetzung des Verfahrens von Lagrava
 \newpage
 \section{Evaluierung}
 
-\subsection{Wahl der Beispiele}
-
 \subsection{Rohrströmung}
 
 \begin{figure}[h]
 \centering
-\includegraphics[scale=2.0]{img/static/refined_poiseuille_1.png}
-\caption{Halbseitig verfeinerte Poiseuille Rohrströmung}
+\input{img/massloss_interpolation_plot.tikz}
+\caption{Druckverlauf bei linearer und kubischer Interpolation}
+\label{fig:massloss}
 \end{figure}
 
-\begin{figure}[h]
-\centering
-\includegraphics[scale=0.4]{img/static/massloss_paraview_plot.png}
-\end{figure}
+\subsection{Umströmter Zylinder}
+
+\subsection{Dipol}
-- 
cgit v1.2.3

